-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.306389098398
cusum  =  0.163638440614
eta  =  0.595109168706
hl_amp_ratio  =  0.451609502924
kurtosis  =  -0.723240276742
n_points  =  322
period  =  0.492342421503
period_SNR  =  38.4922993124
period_log10FAP  =  -38.7185111509
period_uncertainty  =  8.09374379102e-05
phase_cusum  =  0.277168925712
phase_eta  =  0.410468036828
phi21  =  0.782375153877
phi31  =  1.29310399555
quartile31  =  0.45
r21  =  0.381294217099
r31  =  0.153422954908
shapiro_w  =  0.927161693573
skewness  =  -0.619784065806
slope_per10  =  -0.0498436751406
slope_per90  =  0.0792945131021
stetson_k  =  0.762529055634
weighted_mean  =  16.2460211738
weighted_std  =  0.307205481236
