-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.336557219746
cusum  =  0.119937557728
eta  =  0.641752117593
hl_amp_ratio  =  0.45409077419
kurtosis  =  -0.941349490514
n_points  =  377
period  =  0.482561099213
period_SNR  =  55.24596229
period_log10FAP  =  -50.1664463337
period_uncertainty  =  6.59056416081e-05
phase_cusum  =  0.263773317447
phase_eta  =  0.167146805035
phi21  =  0.716200144004
phi31  =  -1.28743806545
quartile31  =  0.53
r21  =  0.517077901062
r31  =  0.323650398189
shapiro_w  =  0.917782604694
skewness  =  -0.546535161719
slope_per10  =  -0.0965368014686
slope_per90  =  0.105979475134
stetson_k  =  0.786281535951
weighted_mean  =  15.0813191996
weighted_std  =  0.314908727634
