-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.319742389666
cusum  =  0.102781728014
eta  =  0.5158823962
hl_amp_ratio  =  0.275654259601
kurtosis  =  -0.0635863265163
n_points  =  396
period  =  0.523204555898
period_SNR  =  43.4950164001
period_log10FAP  =  -45.1508892963
period_uncertainty  =  8.79581794371e-05
phase_cusum  =  0.24822498063
phase_eta  =  0.116273659344
phi21  =  -2.48151425491
phi31  =  -4.64070032999
quartile31  =  0.3425
r21  =  0.521163862572
r31  =  0.389492972363
shapiro_w  =  0.864031195641
skewness  =  -1.03930406194
slope_per10  =  -0.0763063191444
slope_per90  =  0.112950243563
stetson_k  =  0.65098065821
weighted_mean  =  17.0194971567
weighted_std  =  0.29895930324
