-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.37330245442
cusum  =  0.092051398871
eta  =  0.596715909241
hl_amp_ratio  =  0.652189535732
kurtosis  =  -0.437709659145
n_points  =  351
period  =  0.564524748042
period_SNR  =  36.3930688526
period_log10FAP  =  -37.1766978192
period_uncertainty  =  8.91261069703e-05
phase_cusum  =  0.26580682423
phase_eta  =  0.492711108425
phi21  =  -2.29329701075
phi31  =  -4.23599961269
quartile31  =  0.455
r21  =  0.49774158847
r31  =  0.285239417991
shapiro_w  =  0.968091905117
skewness  =  -0.475083439212
slope_per10  =  -0.0706432018721
slope_per90  =  0.0862166296562
stetson_k  =  0.808602210194
weighted_mean  =  12.0395052331
weighted_std  =  0.319706607177
