-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.269015855752
cusum  =  0.10694760887
eta  =  0.466883305199
hl_amp_ratio  =  0.336700414128
kurtosis  =  -0.87216575444
n_points  =  326
period  =  0.548574045074
period_SNR  =  44.8575603391
period_log10FAP  =  -49.1010379958
period_uncertainty  =  8.37568794051e-05
phase_cusum  =  0.23813686693
phase_eta  =  0.0287231418057
phi21  =  -2.42750763234
phi31  =  -4.63290359148
quartile31  =  0.3775
r21  =  0.42170143786
r31  =  0.288972122668
shapiro_w  =  0.878545641899
skewness  =  -0.671800593631
slope_per10  =  -0.224341349679
slope_per90  =  0.382314499037
stetson_k  =  0.779623998928
weighted_mean  =  14.0944691546
weighted_std  =  0.230064587443
