-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.280193122121
cusum  =  0.105915394182
eta  =  0.598854964242
hl_amp_ratio  =  0.477418311552
kurtosis  =  -0.50416427844
n_points  =  336
period  =  0.541604688744
period_SNR  =  42.9862733975
period_log10FAP  =  -43.8561501897
period_uncertainty  =  8.16801442615e-05
phase_cusum  =  0.209694253831
phase_eta  =  0.329325193852
phi21  =  0.806533359572
phi31  =  1.84633743064
quartile31  =  0.36
r21  =  0.373789655143
r31  =  0.229852443058
shapiro_w  =  0.918713629246
skewness  =  -0.711442988542
slope_per10  =  -0.0898885178626
slope_per90  =  0.187202585972
stetson_k  =  0.775301813705
weighted_mean  =  14.3677495046
weighted_std  =  0.234549451035
