-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.363228382572
cusum  =  0.120609176534
eta  =  0.448116033718
hl_amp_ratio  =  0.532114309703
kurtosis  =  -0.864569344977
n_points  =  411
period  =  0.502473914211
period_SNR  =  51.9995718232
period_log10FAP  =  -59.8787242449
period_uncertainty  =  7.02564210907e-05
phase_cusum  =  0.25984972319
phase_eta  =  0.0622677227975
phi21  =  0.780240618651
phi31  =  -1.32574387171
quartile31  =  0.51
r21  =  0.431162569902
r31  =  0.310650082292
shapiro_w  =  0.895873904228
skewness  =  -0.615371042735
slope_per10  =  -0.113874999806
slope_per90  =  0.201891138822
stetson_k  =  0.83768041552
weighted_mean  =  13.53341731
weighted_std  =  0.306332303321
