-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.293378024927
cusum  =  0.11100028318
eta  =  0.600525449334
hl_amp_ratio  =  0.340425696799
kurtosis  =  0.120041581669
n_points  =  290
period  =  0.572659888831
period_SNR  =  43.2055958096
period_log10FAP  =  -35.7416023398
period_uncertainty  =  9.362695434e-05
phase_cusum  =  0.27225420877
phase_eta  =  0.154780684785
phi21  =  0.862234132837
phi31  =  2.10621791797
quartile31  =  0.2975
r21  =  0.53056271675
r31  =  0.28578007999
shapiro_w  =  0.899334847927
skewness  =  -0.968045395472
slope_per10  =  -0.132296460263
slope_per90  =  0.24214808719
stetson_k  =  0.68246820945
weighted_mean  =  14.2386246804
weighted_std  =  0.234757121799
