-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.378332129806
cusum  =  0.146319596878
eta  =  0.596126275409
hl_amp_ratio  =  0.440075581719
kurtosis  =  -0.497478273301
n_points  =  300
period  =  0.504559241236
period_SNR  =  33.9974271002
period_log10FAP  =  -35.6490868889
period_uncertainty  =  8.72738566072e-05
phase_cusum  =  0.238704630122
phase_eta  =  0.293196462319
phi21  =  0.605291561587
phi31  =  1.61991915675
quartile31  =  0.45
r21  =  0.485495867528
r31  =  0.313390653796
shapiro_w  =  0.924594819546
skewness  =  -0.719135764764
slope_per10  =  -0.0547455859326
slope_per90  =  0.0924869018082
stetson_k  =  0.724368499826
weighted_mean  =  17.2893051246
weighted_std  =  0.323836265931
