-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.234083209038
cusum  =  0.132083981107
eta  =  0.589945278026
hl_amp_ratio  =  0.754369150148
kurtosis  =  -1.50150505579
n_points  =  340
period  =  0.292653556887
period_SNR  =  54.0044212149
period_log10FAP  =  -60.8595640014
period_uncertainty  =  2.38301705712e-05
phase_cusum  =  0.258114351394
phase_eta  =  0.128640073837
phi21  =  1.63450663694
phi31  =  2.20170477728
quartile31  =  0.38
r21  =  0.183980268233
r31  =  0.0657949595846
shapiro_w  =  0.899290084839
skewness  =  -0.147992472388
slope_per10  =  -0.0870645503153
slope_per90  =  0.0862387289042
stetson_k  =  0.887993291761
weighted_mean  =  15.6607386168
weighted_std  =  0.181450840841
