-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.226639488041
cusum  =  0.0834912369333
eta  =  0.715124064973
hl_amp_ratio  =  0.415337820875
kurtosis  =  -0.510794825227
n_points  =  411
period  =  0.594888918704
period_SNR  =  55.7434446235
period_log10FAP  =  -57.0711153626
period_uncertainty  =  9.8530696696e-05
phase_cusum  =  0.278200595978
phase_eta  =  0.200194522732
phi21  =  -2.31918343009
phi31  =  -1.16620415837
quartile31  =  0.26
r21  =  0.422083642337
r31  =  0.23946113053
shapiro_w  =  0.931757211685
skewness  =  -0.682027834518
slope_per10  =  -0.136081907905
slope_per90  =  0.144933477239
stetson_k  =  0.758745354406
weighted_mean  =  16.6160085202
weighted_std  =  0.172740471809
