-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.310889262717
cusum  =  0.103585994095
eta  =  0.732983077484
hl_amp_ratio  =  0.353060277231
kurtosis  =  -0.700771641598
n_points  =  231
period  =  0.558767397717
period_SNR  =  31.0071488008
period_log10FAP  =  -27.2595134489
period_uncertainty  =  9.32273446094e-05
phase_cusum  =  0.233261271597
phase_eta  =  0.0374383997357
phi21  =  -2.37218253994
phi31  =  -1.16848175034
quartile31  =  0.395
r21  =  0.501218983037
r31  =  0.365116506628
shapiro_w  =  0.909793496132
skewness  =  -0.665528631931
slope_per10  =  -0.194104692953
slope_per90  =  0.495591448595
stetson_k  =  0.769306639594
weighted_mean  =  13.5908581456
weighted_std  =  0.244818579106
