-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.19189328655
cusum  =  0.16159520385
eta  =  1.08004748863
hl_amp_ratio  =  0.968845442396
kurtosis  =  -0.347807760389
n_points  =  396
period  =  0.330837526543
period_SNR  =  49.4361701207
period_log10FAP  =  -38.7540063806
period_uncertainty  =  3.02798397587e-05
phase_cusum  =  0.215224652835
phase_eta  =  0.994668176807
phi21  =  -0.308885168417
phi31  =  0.338787924732
quartile31  =  0.2625
r21  =  0.129804913369
r31  =  0.0369466307696
shapiro_w  =  0.995638370514
skewness  =  -0.0660072003335
slope_per10  =  -0.0345377033279
slope_per90  =  0.0407930713484
stetson_k  =  0.814291190381
weighted_mean  =  18.0574541498
weighted_std  =  0.177237294309
