-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.158873097678
cusum  =  0.100086160648
eta  =  0.664501077819
hl_amp_ratio  =  0.721177060697
kurtosis  =  0.214752760132
n_points  =  440
period  =  0.587078277298
period_SNR  =  46.4213614649
period_log10FAP  =  -49.9040500819
period_uncertainty  =  9.25757366143e-05
phase_cusum  =  0.211708557411
phase_eta  =  0.467873817798
phi21  =  1.08994640462
phi31  =  -0.594500309246
quartile31  =  0.21
r21  =  0.483461231494
r31  =  0.280296137743
shapiro_w  =  0.96127474308
skewness  =  -0.313751274514
slope_per10  =  -0.157849037581
slope_per90  =  0.142070430723
stetson_k  =  0.812189299015
weighted_mean  =  15.0018684791
weighted_std  =  0.142896884121
