-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.329602393207
cusum  =  0.136485608827
eta  =  0.580794585175
hl_amp_ratio  =  0.365976132703
kurtosis  =  -0.985210368306
n_points  =  410
period  =  0.559000046694
period_SNR  =  46.9284158086
period_log10FAP  =  -50.8748633925
period_uncertainty  =  8.70011921331e-05
phase_cusum  =  0.276521961047
phase_eta  =  0.398325900715
phi21  =  -2.28306808433
phi31  =  -1.38098397169
quartile31  =  0.51
r21  =  0.410517500827
r31  =  0.267157723589
shapiro_w  =  0.90728199482
skewness  =  -0.55599215759
slope_per10  =  -0.095205580409
slope_per90  =  0.108266894493
stetson_k  =  0.780148138955
weighted_mean  =  16.4311088074
weighted_std  =  0.297889474982
