-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.233384117434
cusum  =  0.135154150677
eta  =  1.17815011854
hl_amp_ratio  =  0.947733679255
kurtosis  =  -0.254204250172
n_points  =  276
period  =  0.303441820173
period_SNR  =  42.5984477025
period_log10FAP  =  -25.2770911429
period_uncertainty  =  4.21989118903e-05
phase_cusum  =  0.223827370172
phase_eta  =  0.948382941637
phi21  =  -1.61376461941
phi31  =  -4.66267444017
quartile31  =  0.3725
r21  =  0.176447583601
r31  =  0.123304469482
shapiro_w  =  0.989502370358
skewness  =  -0.127961910309
slope_per10  =  -0.0384444057114
slope_per90  =  0.0353389144059
stetson_k  =  0.800184581249
weighted_mean  =  16.9126492716
weighted_std  =  0.23157250603
