-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.337030671635
cusum  =  0.138719799825
eta  =  0.420237523682
hl_amp_ratio  =  0.518037598004
kurtosis  =  -0.257519110491
n_points  =  288
period  =  0.495809144874
period_SNR  =  26.7108723444
period_log10FAP  =  -26.0790659182
period_uncertainty  =  6.78187276055e-05
phase_cusum  =  0.244656313011
phase_eta  =  0.713146191741
phi21  =  -2.7228202037
phi31  =  -2.37003979883
quartile31  =  0.4425
r21  =  0.360752681386
r31  =  0.187571741524
shapiro_w  =  0.922824680805
skewness  =  -0.797574648974
slope_per10  =  -0.0634374989507
slope_per90  =  0.0990433561223
stetson_k  =  0.766738516798
weighted_mean  =  12.7230959701
weighted_std  =  0.29542233071
