-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.292463062536
cusum  =  0.0902949657936
eta  =  0.545957366364
hl_amp_ratio  =  0.195926440491
kurtosis  =  -0.217620383734
n_points  =  227
period  =  0.501006521068
period_SNR  =  28.826133477
period_log10FAP  =  -28.9156293582
period_uncertainty  =  7.16132834326e-05
phase_cusum  =  0.248973929122
phase_eta  =  0.301133174828
phi21  =  0.656624023727
phi31  =  1.79586140515
quartile31  =  0.345
r21  =  0.303869036207
r31  =  0.173771362895
shapiro_w  =  0.852286040783
skewness  =  -0.946984126674
slope_per10  =  -0.126567306742
slope_per90  =  0.275933342054
stetson_k  =  0.703374607441
weighted_mean  =  13.5401535366
weighted_std  =  0.230938245533
