-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.193069042216
cusum  =  0.111781840575
eta  =  0.600843601122
hl_amp_ratio  =  0.90467855363
kurtosis  =  -1.52548812374
n_points  =  338
period  =  0.320035688936
period_SNR  =  54.4832968143
period_log10FAP  =  -59.4107145018
period_uncertainty  =  2.85074192416e-05
phase_cusum  =  0.259063989288
phase_eta  =  0.206336543977
phi21  =  1.51369699009
phi31  =  2.63016743673
quartile31  =  0.29
r21  =  0.114808932779
r31  =  0.0534717991435
shapiro_w  =  0.898612439632
skewness  =  0.00855700690885
slope_per10  =  -0.0949480515666
slope_per90  =  0.107299764388
stetson_k  =  0.898364963591
weighted_mean  =  13.4575507175
weighted_std  =  0.144484231827
