-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.65


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.195225175972
cusum  =  0.162012077909
eta  =  0.580156306795
hl_amp_ratio  =  1.67082696641
kurtosis  =  -1.54269059624
n_points  =  352
period  =  0.412310420816
period_SNR  =  58.6601082463
period_log10FAP  =  -66.3087648881
period_uncertainty  =  4.73006637786e-05
phase_cusum  =  0.266703481029
phase_eta  =  0.091667762548
phi21  =  -3.81843525436
phi31  =  -1.95443064367
quartile31  =  0.2925
r21  =  0.0566054748722
r31  =  0.111290377958
shapiro_w  =  0.894522428513
skewness  =  0.161446129197
slope_per10  =  -0.139850843542
slope_per90  =  0.16258865513
stetson_k  =  0.895311005371
weighted_mean  =  15.8617077622
weighted_std  =  0.147456196209
