-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.321085360328
cusum  =  0.26004659597
eta  =  0.613819630549
hl_amp_ratio  =  0.564827659947
kurtosis  =  -0.468013681353
n_points  =  254
period  =  0.509123449797
period_SNR  =  39.1550949046
period_log10FAP  =  -29.4389955095
period_uncertainty  =  7.38759446409e-05
phase_cusum  =  0.252352036663
phase_eta  =  0.515082865908
phi21  =  3.7341308083
phi31  =  5.25940584488
quartile31  =  0.39
r21  =  0.340311051662
r31  =  0.086043551574
shapiro_w  =  0.966241180897
skewness  =  -0.431228538659
slope_per10  =  -0.0587288303014
slope_per90  =  0.0826122404437
stetson_k  =  0.717586898732
weighted_mean  =  17.4810500738
weighted_std  =  0.288910773738
