-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.401350257128
cusum  =  0.101738148656
eta  =  0.606706314255
hl_amp_ratio  =  0.485034318354
kurtosis  =  -0.548323499111
n_points  =  259
period  =  0.525748968098
period_SNR  =  32.2165921154
period_log10FAP  =  -28.3523238684
period_uncertainty  =  7.80784393535e-05
phase_cusum  =  0.293073454536
phase_eta  =  0.266754716201
phi21  =  -2.42100544046
phi31  =  -1.35944686437
quartile31  =  0.605
r21  =  0.462712170544
r31  =  0.313426200303
shapiro_w  =  0.889571547508
skewness  =  -0.774827543775
slope_per10  =  -0.0852870499605
slope_per90  =  0.255126247549
stetson_k  =  0.795975897915
weighted_mean  =  13.4252212272
weighted_std  =  0.371148256363
