-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325543949747
cusum  =  0.109653824994
eta  =  0.618496354015
hl_amp_ratio  =  0.408351997106
kurtosis  =  -0.495870686375
n_points  =  356
period  =  0.504343598735
period_SNR  =  54.6365265425
period_log10FAP  =  -49.6224239875
period_uncertainty  =  7.24881580914e-05
phase_cusum  =  0.237007994894
phase_eta  =  0.140306360814
phi21  =  -2.31010142093
phi31  =  -1.23116702865
quartile31  =  0.42
r21  =  0.444797672695
r31  =  0.269475178187
shapiro_w  =  0.911917984486
skewness  =  -0.756682953181
slope_per10  =  -0.0968469530212
slope_per90  =  0.130880027119
stetson_k  =  0.757846232249
weighted_mean  =  14.9594167769
weighted_std  =  0.279906532885
