-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.509808659048
cusum  =  0.123718671417
eta  =  0.628710605454
hl_amp_ratio  =  0.282942319266
kurtosis  =  -0.780750168692
n_points  =  240
period  =  0.476954630926
period_SNR  =  38.2544706144
period_log10FAP  =  -30.6271059072
period_uncertainty  =  8.07485289949e-05
phase_cusum  =  0.245375041229
phase_eta  =  0.366320488306
phi21  =  -2.3058614354
phi31  =  -4.47514464264
quartile31  =  0.7425
r21  =  0.314573950267
r31  =  0.256102625481
shapiro_w  =  0.89614379406
skewness  =  -0.629317669516
slope_per10  =  -0.0646252722173
slope_per90  =  0.172320742939
stetson_k  =  0.752481030345
weighted_mean  =  12.0707593123
weighted_std  =  0.439450682051
