-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.415871182131
cusum  =  0.084937312929
eta  =  0.57161548389
hl_amp_ratio  =  0.219952482277
kurtosis  =  -0.494713121897
n_points  =  369
period  =  0.434562752834
period_SNR  =  42.4214347586
period_log10FAP  =  -45.4922945618
period_uncertainty  =  5.33127342125e-05
phase_cusum  =  0.248047045233
phase_eta  =  0.150418000281
phi21  =  0.790873263602
phi31  =  4.83647978889
quartile31  =  0.52
r21  =  0.503022550886
r31  =  0.400287697282
shapiro_w  =  0.856396019459
skewness  =  -0.911348510186
slope_per10  =  -0.0540947192541
slope_per90  =  0.116092411652
stetson_k  =  0.703210700832
weighted_mean  =  12.5764253394
weighted_std  =  0.387949103452
