-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.275590855312
cusum  =  0.113774219974
eta  =  0.5709643275
hl_amp_ratio  =  0.499432433588
kurtosis  =  -0.575419760653
n_points  =  253
period  =  0.576235038173
period_SNR  =  32.4678594123
period_log10FAP  =  -30.8646361885
period_uncertainty  =  9.24283094451e-05
phase_cusum  =  0.284272919225
phase_eta  =  0.163739520634
phi21  =  0.9509475471
phi31  =  -0.996658837853
quartile31  =  0.4
r21  =  0.486018607332
r31  =  0.342670141024
shapiro_w  =  0.930200278759
skewness  =  -0.414755401928
slope_per10  =  -0.161477612753
slope_per90  =  0.333240750641
stetson_k  =  0.771547723498
weighted_mean  =  15.8014363555
weighted_std  =  0.249053159229
