-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.283421877425
cusum  =  0.111213642919
eta  =  0.608082950117
hl_amp_ratio  =  0.386460439353
kurtosis  =  -0.821304887722
n_points  =  323
period  =  0.554932583436
period_SNR  =  33.2668868838
period_log10FAP  =  -34.8690760293
period_uncertainty  =  8.57489023047e-05
phase_cusum  =  0.197716654627
phase_eta  =  0.674365535173
phi21  =  -2.58749729025
phi31  =  -4.6527145285
quartile31  =  0.42
r21  =  0.370786974742
r31  =  0.155397014223
shapiro_w  =  0.913198888302
skewness  =  -0.633016379673
slope_per10  =  -0.0986111432272
slope_per90  =  0.149956739001
stetson_k  =  0.771518628021
weighted_mean  =  15.5480720563
weighted_std  =  0.252551101784
