-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.397417815612
cusum  =  0.131969066671
eta  =  0.570663987983
hl_amp_ratio  =  0.494716698197
kurtosis  =  0.0471325841976
n_points  =  346
period  =  0.484638843057
period_SNR  =  39.2270176058
period_log10FAP  =  -40.3026313513
period_uncertainty  =  5.30965597232e-05
phase_cusum  =  0.234983525043
phase_eta  =  0.0923989686717
phi21  =  3.79090116197
phi31  =  4.84386962776
quartile31  =  0.4175
r21  =  0.500001684647
r31  =  0.352042188966
shapiro_w  =  0.893395423889
skewness  =  -0.961641527623
slope_per10  =  -0.197029375425
slope_per90  =  0.183951659157
stetson_k  =  0.737844085519
weighted_mean  =  14.4179699307
weighted_std  =  0.312908737041
