-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.349916709024
cusum  =  0.123586999337
eta  =  0.527248353855
hl_amp_ratio  =  0.479828697969
kurtosis  =  -0.311218494591
n_points  =  191
period  =  0.421603496423
period_SNR  =  23.0069244185
period_log10FAP  =  -23.0370747304
period_uncertainty  =  7.03778447581e-05
phase_cusum  =  0.262454441077
phase_eta  =  0.143234500214
phi21  =  0.959005232619
phi31  =  2.09190744792
quartile31  =  0.46
r21  =  0.483867050698
r31  =  0.333199792942
shapiro_w  =  0.928439557552
skewness  =  -0.737573674857
slope_per10  =  -0.125349886998
slope_per90  =  0.216375000309
stetson_k  =  0.792290206314
weighted_mean  =  12.8330910683
weighted_std  =  0.291293071842
