-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.249812242757
cusum  =  0.160803608415
eta  =  0.555112570711
hl_amp_ratio  =  0.840412431596
kurtosis  =  -1.21237986338
n_points  =  168
period  =  0.516567706679
period_SNR  =  26.6858507367
period_log10FAP  =  -23.2061078225
period_uncertainty  =  6.56500876942e-05
phase_cusum  =  0.235559498763
phase_eta  =  0.0713688595337
phi21  =  4.3795099538
phi31  =  5.83245023682
quartile31  =  0.34
r21  =  0.423241617677
r31  =  0.170737718886
shapiro_w  =  0.952491402626
skewness  =  -0.117662451524
slope_per10  =  -0.245363735724
slope_per90  =  0.456280261999
stetson_k  =  0.874218835597
weighted_mean  =  11.2948306773
weighted_std  =  0.20084897305
