-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.169513684578
cusum  =  0.177116695514
eta  =  0.496890306224
hl_amp_ratio  =  1.08610311158
kurtosis  =  -1.11323590022
n_points  =  344
period  =  4.791818576
period_SNR  =  47.3300778323
period_log10FAP  =  -52.502388748
period_uncertainty  =  0.00638569662805
phase_cusum  =  0.228875887758
phase_eta  =  0.148015773057
phi21  =  -1.64333067132
phi31  =  -2.61821703052
quartile31  =  0.25
r21  =  0.270727599064
r31  =  0.139442159824
shapiro_w  =  0.963619887829
skewness  =  0.0763489409714
slope_per10  =  -0.817600960097
slope_per90  =  0.763152479078
stetson_k  =  0.863005135979
weighted_mean  =  14.2550195095
weighted_std  =  0.141401284615
