-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.71


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.274707266891
cusum  =  0.132665368762
eta  =  0.595061302716
hl_amp_ratio  =  0.505447964155
kurtosis  =  -0.415404077864
n_points  =  307
period  =  1.21717510109
period_SNR  =  29.7671368085
period_log10FAP  =  -29.7594655369
period_uncertainty  =  0.000418445833061
phase_cusum  =  0.209777092849
phase_eta  =  0.631864516356
phi21  =  0.915386587367
phi31  =  1.73103515634
quartile31  =  0.425
r21  =  0.383928437628
r31  =  0.217037640806
shapiro_w  =  0.937670469284
skewness  =  -0.682324458815
slope_per10  =  -0.220666670551
slope_per90  =  0.232333332921
stetson_k  =  0.791700229751
weighted_mean  =  12.593422198
weighted_std  =  0.272978946258
