-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.362644158996
cusum  =  0.154105779356
eta  =  0.475818021806
hl_amp_ratio  =  0.358345223288
kurtosis  =  -0.549877983962
n_points  =  382
period  =  0.50014791611
period_SNR  =  48.888066285
period_log10FAP  =  -51.3245150845
period_uncertainty  =  6.96546049554e-05
phase_cusum  =  0.250149428028
phase_eta  =  0.239865684257
phi21  =  0.796153635808
phi31  =  1.66483184091
quartile31  =  0.5275
r21  =  0.391204539477
r31  =  0.295188896014
shapiro_w  =  0.893058538437
skewness  =  -0.797769378714
slope_per10  =  -0.0566483322595
slope_per90  =  0.0819574283373
stetson_k  =  0.727190900535
weighted_mean  =  17.0236121337
weighted_std  =  0.334874042958
