-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.322404519403
cusum  =  0.116153016294
eta  =  0.571818791336
hl_amp_ratio  =  0.34880407577
kurtosis  =  -0.531735163476
n_points  =  416
period  =  0.590783950238
period_SNR  =  57.5977731058
period_log10FAP  =  -54.0848295502
period_uncertainty  =  9.87800906391e-05
phase_cusum  =  0.219003380214
phase_eta  =  0.379170449543
phi21  =  0.881662878503
phi31  =  1.88774414077
quartile31  =  0.42
r21  =  0.455604122184
r31  =  0.254872036285
shapiro_w  =  0.899031758308
skewness  =  -0.780712197992
slope_per10  =  -0.106248748808
slope_per90  =  0.109083524538
stetson_k  =  0.747858311079
weighted_mean  =  15.284970255
weighted_std  =  0.283612792211
