-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.299115797291
cusum  =  0.265527789713
eta  =  1.71764794986
hl_amp_ratio  =  0.739247078316
kurtosis  =  0.137923743197
n_points  =  120
period  =  0.639466178743
period_SNR  =  11.9602613456
period_log10FAP  =  -1.42029016263
period_uncertainty  =  9.32302365266e-05
phase_cusum  =  0.292764380866
phase_eta  =  1.57800605438
phi21  =  0.936092195853
phi31  =  3.17970964244
quartile31  =  0.49
r21  =  0.0806285638455
r31  =  0.241104742667
shapiro_w  =  0.993615150452
skewness  =  -0.15556236816
slope_per10  =  -0.0845766671312
slope_per90  =  0.0667609641681
stetson_k  =  0.727005443205
weighted_mean  =  19.524255743
weighted_std  =  0.399564850584
