-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.427752177867
cusum  =  0.18201291345
eta  =  0.56012285066
hl_amp_ratio  =  0.272312335573
kurtosis  =  -0.542004769209
n_points  =  152
period  =  0.550079580758
period_SNR  =  23.8953468754
period_log10FAP  =  -17.2912712457
period_uncertainty  =  9.65661816295e-05
phase_cusum  =  0.204297734676
phase_eta  =  0.195325640434
phi21  =  -2.22519705307
phi31  =  -1.1803203334
quartile31  =  0.535
r21  =  0.434728478844
r31  =  0.241960009625
shapiro_w  =  0.877359211445
skewness  =  -0.836242151051
slope_per10  =  -0.151388229512
slope_per90  =  0.315136701398
stetson_k  =  0.703341269759
weighted_mean  =  12.6980609756
weighted_std  =  0.362639404568
