-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.324908539492
cusum  =  0.106670158468
eta  =  0.538134355976
hl_amp_ratio  =  0.403537205979
kurtosis  =  -0.719389467453
n_points  =  312
period  =  0.50912092835
period_SNR  =  36.5351865282
period_log10FAP  =  -37.3216430822
period_uncertainty  =  7.30781619135e-05
phase_cusum  =  0.236901344175
phase_eta  =  0.221789187236
phi21  =  1.01633910279
phi31  =  2.22958298243
quartile31  =  0.46
r21  =  0.494664557002
r31  =  0.340365597703
shapiro_w  =  0.919979274273
skewness  =  -0.644590073375
slope_per10  =  -0.119148732281
slope_per90  =  0.250700013712
stetson_k  =  0.781658045728
weighted_mean  =  13.6856223176
weighted_std  =  0.29971524228
