-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.410625253673
cusum  =  0.110597070993
eta  =  0.432721022755
hl_amp_ratio  =  0.430222015389
kurtosis  =  -1.20467146332
n_points  =  348
period  =  0.464683712956
period_SNR  =  44.3264218085
period_log10FAP  =  -48.5225372574
period_uncertainty  =  6.00863401798e-05
phase_cusum  =  0.234254777475
phase_eta  =  0.239031761448
phi21  =  -2.50835840058
phi31  =  -4.5716608913
quartile31  =  0.6925
r21  =  0.388496369088
r31  =  0.278042822432
shapiro_w  =  0.875429391861
skewness  =  -0.522765183755
slope_per10  =  -0.0978454496566
slope_per90  =  0.146683838775
stetson_k  =  0.804176503703
weighted_mean  =  15.0638817953
weighted_std  =  0.373048178086
