-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.41


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.268358205454
cusum  =  0.24012319055
eta  =  0.863799421574
hl_amp_ratio  =  0.484969759304
kurtosis  =  -0.0958175733825
n_points  =  33
period  =  0.267624447279
period_SNR  =  7.79682544707
period_log10FAP  =  -1.58997348361e-11
period_uncertainty  =  1.64540085024e-05
phase_cusum  =  0.204132732725
phase_eta  =  0.819693963181
phi21  =  0.795154950941
phi31  =  3.19980496294
quartile31  =  0.45
r21  =  1.04962926473
r31  =  0.373438744312
shapiro_w  =  0.928828239441
skewness  =  -0.806998212327
slope_per10  =  -0.100401363256
slope_per90  =  0.137279368147
stetson_k  =  0.680942057987
weighted_mean  =  17.4824456223
weighted_std  =  0.402454653871
