-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.270744195727
cusum  =  0.132807972316
eta  =  0.527805833387
hl_amp_ratio  =  0.341168481844
kurtosis  =  -0.220302697037
n_points  =  393
period  =  0.520775565353
period_SNR  =  48.40413803
period_log10FAP  =  -53.0610388444
period_uncertainty  =  7.50353835126e-05
phase_cusum  =  0.231723586033
phase_eta  =  0.219032964436
phi21  =  0.810748836956
phi31  =  2.04039941811
quartile31  =  0.35
r21  =  0.467372562237
r31  =  0.252369028417
shapiro_w  =  0.900633573532
skewness  =  -0.885500248497
slope_per10  =  -0.100104607818
slope_per90  =  0.0970136469333
stetson_k  =  0.71377526856
weighted_mean  =  15.8777872331
weighted_std  =  0.242635428253
