-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.48


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0141178202547
cusum  =  0.167646076119
eta  =  1.45415060979
hl_amp_ratio  =  1.48058993729
kurtosis  =  1.01348679608
n_points  =  266
period  =  0.300102166527
period_SNR  =  15.3096673155
period_log10FAP  =  -3.90707159841
period_uncertainty  =  2.50871203555e-05
phase_cusum  =  0.126607615496
phase_eta  =  1.9423396636
phi21  =  0.700598200093
phi31  =  4.02585935392
quartile31  =  0.02
r21  =  0.292150830123
r31  =  0.347551943873
shapiro_w  =  0.965504288673
skewness  =  0.211401907063
slope_per10  =  -0.159675062121
slope_per90  =  0.244199644573
stetson_k  =  0.759846539546
weighted_mean  =  15.4011660136
weighted_std  =  0.0233109893967
