-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.328029356202
cusum  =  0.0848974544604
eta  =  0.608676142524
hl_amp_ratio  =  0.383188793065
kurtosis  =  -0.552838944786
n_points  =  391
period  =  0.525713980453
period_SNR  =  47.7297299857
period_log10FAP  =  -50.8388842765
period_uncertainty  =  7.64563686922e-05
phase_cusum  =  0.271718856384
phase_eta  =  0.363023218897
phi21  =  -2.30856674585
phi31  =  -4.9094060646
quartile31  =  0.39
r21  =  0.434394406214
r31  =  0.18825071724
shapiro_w  =  0.898636341095
skewness  =  -0.778423560602
slope_per10  =  -0.0675380391865
slope_per90  =  0.104602682457
stetson_k  =  0.72307166208
weighted_mean  =  16.8568507899
weighted_std  =  0.28595553779
