-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.60190363847
cusum  =  0.185663710696
eta  =  0.656528525133
hl_amp_ratio  =  0.268816993029
kurtosis  =  -0.380859077701
n_points  =  188
period  =  0.348594814322
period_SNR  =  30.5818676715
period_log10FAP  =  -24.0565018584
period_uncertainty  =  5.23168765083e-05
phase_cusum  =  0.244339932545
phase_eta  =  0.332922638932
phi21  =  0.578435345281
phi31  =  -1.79616889466
quartile31  =  0.8125
r21  =  0.412651676858
r31  =  0.13242279424
shapiro_w  =  0.880559444427
skewness  =  -0.559097351513
slope_per10  =  -0.0484893124422
slope_per90  =  0.0864529042066
stetson_k  =  0.721190874003
weighted_mean  =  12.0340371433
weighted_std  =  0.525107729936
