-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.386710684392
cusum  =  0.130214034159
eta  =  0.510500750051
hl_amp_ratio  =  0.357079173172
kurtosis  =  -0.0267634794202
n_points  =  451
period  =  0.46967916892
period_SNR  =  49.453853228
period_log10FAP  =  -48.9705041333
period_uncertainty  =  5.99019457523e-05
phase_cusum  =  0.246704071
phase_eta  =  0.346029292842
phi21  =  0.59109927411
phi31  =  1.76832907312
quartile31  =  0.5
r21  =  0.513361639677
r31  =  0.341867981554
shapiro_w  =  0.898487329483
skewness  =  -0.951563597217
slope_per10  =  -0.0407385282295
slope_per90  =  0.0462356294709
stetson_k  =  0.727369511644
weighted_mean  =  12.5237486013
weighted_std  =  0.37187470595
