-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.316555499827
cusum  =  0.143309776697
eta  =  0.515054414778
hl_amp_ratio  =  0.410734907834
kurtosis  =  -0.989200468513
n_points  =  302
period  =  0.519659564337
period_SNR  =  35.9913302268
period_log10FAP  =  -36.8633022022
period_uncertainty  =  7.51604823219e-05
phase_cusum  =  0.23485904051
phase_eta  =  0.106897186968
phi21  =  1.0134328277
phi31  =  2.12709912511
quartile31  =  0.5
r21  =  0.468692879688
r31  =  0.397080688455
shapiro_w  =  0.911568820477
skewness  =  -0.553686605652
slope_per10  =  -0.179893419143
slope_per90  =  0.210027038549
stetson_k  =  0.769806036067
weighted_mean  =  16.2036964866
weighted_std  =  0.301052519829
