-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.308639886244
cusum  =  0.156124867172
eta  =  0.550724168418
hl_amp_ratio  =  0.281657923509
kurtosis  =  0.350171659827
n_points  =  297
period  =  0.511967668865
period_SNR  =  33.4292404584
period_log10FAP  =  -31.1597910553
period_uncertainty  =  8.51151590094e-05
phase_cusum  =  0.209129989087
phase_eta  =  0.160213711746
phi21  =  -2.33475136794
phi31  =  -1.39895190094
quartile31  =  0.31
r21  =  0.557272968064
r31  =  0.404508664442
shapiro_w  =  0.86714309454
skewness  =  -1.12782156396
slope_per10  =  -0.0955896094663
slope_per90  =  0.277074638641
stetson_k  =  0.69220962225
weighted_mean  =  13.1488301462
weighted_std  =  0.269501442283
