-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.64


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.294139118058
cusum  =  0.115780453651
eta  =  0.565478962104
hl_amp_ratio  =  0.513976292538
kurtosis  =  -0.785319631736
n_points  =  340
period  =  0.327520067359
period_SNR  =  42.0834067634
period_log10FAP  =  -42.1949217937
period_uncertainty  =  3.01395139343e-05
phase_cusum  =  0.244498499394
phase_eta  =  0.556780914829
phi21  =  1.15007729954
phi31  =  -0.557539708812
quartile31  =  0.43
r21  =  0.468629097527
r31  =  0.21800534369
shapiro_w  =  0.960844397545
skewness  =  -0.405815591742
slope_per10  =  -0.0464255548911
slope_per90  =  0.0559640381929
stetson_k  =  0.804763752916
weighted_mean  =  12.6880588235
weighted_std  =  0.279288585851
