-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.245782334854
cusum  =  0.090924899307
eta  =  0.628934780065
hl_amp_ratio  =  1.54949368204
kurtosis  =  -1.01218019421
n_points  =  291
period  =  0.369779756005
period_SNR  =  57.2911934225
period_log10FAP  =  -45.3254960541
period_uncertainty  =  3.89586328907e-05
phase_cusum  =  0.279798087909
phase_eta  =  0.123056761512
phi21  =  1.33596119303
phi31  =  2.59964968923
quartile31  =  0.29
r21  =  0.202035019302
r31  =  0.130225038696
shapiro_w  =  0.949999213219
skewness  =  0.347855861192
slope_per10  =  -0.109862312631
slope_per90  =  0.150134632252
stetson_k  =  0.827805801687
weighted_mean  =  13.583341126
weighted_std  =  0.172061225159
