-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.266430293876
cusum  =  0.174570267787
eta  =  0.56508034293
hl_amp_ratio  =  0.386811801393
kurtosis  =  -0.55948687893
n_points  =  393
period  =  0.583037461127
period_SNR  =  44.513711646
period_log10FAP  =  -46.8034888749
period_uncertainty  =  7.5235495301e-05
phase_cusum  =  0.217550880639
phase_eta  =  0.294455840617
phi21  =  -2.22196581875
phi31  =  -4.15122329498
quartile31  =  0.35
r21  =  0.504880070599
r31  =  0.317730989678
shapiro_w  =  0.931221544743
skewness  =  -0.660187671891
slope_per10  =  -0.105602670036
slope_per90  =  0.114028854926
stetson_k  =  0.734209507797
weighted_mean  =  16.7409406151
weighted_std  =  0.239644581452
