-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.4


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.176958915251
cusum  =  0.141196960178
eta  =  0.546419929692
hl_amp_ratio  =  0.908105557735
kurtosis  =  -0.942446837336
n_points  =  314
period  =  0.399644582992
period_SNR  =  43.8493747576
period_log10FAP  =  -48.2360347298
period_uncertainty  =  5.4641043268e-05
phase_cusum  =  0.286840216159
phase_eta  =  0.364695903341
phi21  =  -1.46740450252
phi31  =  -2.79963112589
quartile31  =  0.23
r21  =  0.16793227562
r31  =  0.0816909651505
shapiro_w  =  0.952748417854
skewness  =  -0.316915933956
slope_per10  =  -0.0827106148364
slope_per90  =  0.166213740886
stetson_k  =  0.8579189259
weighted_mean  =  13.489328
weighted_std  =  0.144008802101
